 -1.147715456E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.171355E+00  dx in pixels
 -1.432300E+01  dy in pixels
      1.012497  scalx
      1.023680  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
