 -1.138934934E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.578100E+00  dx in pixels
 -1.034510E+01  dy in pixels
      1.017274  scalx
      1.022364  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
