 -1.048621866E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.894000E+00  dx in pixels
 -1.474780E+01  dy in pixels
      1.016868  scalx
      1.022438  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
