 -1.010556040E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.477237E+00  dx in pixels
 -1.666518E+01  dy in pixels
      1.014992  scalx
      1.023392  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
