 -1.130522340E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.554300E+00  dx in pixels
 -1.350300E+01  dy in pixels
      1.017074  scalx
      1.022386  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
