 -1.196191932E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.406000E+00  dx in pixels
 -1.136000E+01  dy in pixels
      1.015442  scalx
      1.023931  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
