 -1.197516854E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.851200E+00  dx in pixels
 -1.186920E+01  dy in pixels
      1.014836  scalx
      1.024068  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
