 -9.952777550E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.745836E+00  dx in pixels
 -1.854450E+01  dy in pixels
      1.017262  scalx
      1.020151  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
