 -1.175221855E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.237400E+00  dx in pixels
 -1.292050E+01  dy in pixels
      1.019774  scalx
      1.018902  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
