 -1.118164194E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.308511E+00  dx in pixels
 -1.775390E+01  dy in pixels
      1.010811  scalx
      1.027772  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
