 -1.246248790E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.997500E+00  dx in pixels
 -1.424210E+01  dy in pixels
      1.011476  scalx
      1.028061  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
