 -1.063586793E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.195085E+00  dx in pixels
 -1.530511E+01  dy in pixels
      1.015129  scalx
      1.022517  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
