 -1.170907093E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.887300E+00  dx in pixels
 -9.130700E+00  dy in pixels
      1.017574  scalx
      1.022079  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
