 -1.139074293E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.161661E-02  dx in pixels
 -2.536624E-02  dy in pixels
      1.028640  scale x
      1.030307  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
