 -1.020566483E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.090595E+00  dx in pixels
 -1.700172E+01  dy in pixels
      1.016347  scalx
      1.020869  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
