 -1.079115200E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.701662E+00  dx in pixels
 -1.516354E+01  dy in pixels
      1.014470  scalx
      1.024479  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
