 -1.173128550E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.461100E+00  dx in pixels
 -8.817800E+00  dy in pixels
      1.016883  scalx
      1.024133  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
