 -1.036048014E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.497772E+00  dx in pixels
 -1.666413E+01  dy in pixels
      1.016656  scalx
      1.020756  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
