 -1.187132114E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.721600E+00  dx in pixels
 -9.734400E+00  dy in pixels
      1.019183  scalx
      1.020174  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
