 -1.134519654E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.101043E-01  dx in pixels
  3.523974E-02  dy in pixels
      1.030312  scale x
      1.028019  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
