 -1.081731471E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.075081E+00  dx in pixels
 -1.623023E+01  dy in pixels
      1.013055  scalx
      1.024939  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
