 -1.216693371E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.632100E+00  dx in pixels
 -1.057120E+01  dy in pixels
      1.015530  scalx
      1.024665  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
