 -1.110493486E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.374757E+00  dx in pixels
 -1.662465E+01  dy in pixels
      1.013529  scalx
      1.024381  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
