 -1.238047886E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.910500E+00  dx in pixels
 -9.637900E+00  dy in pixels
      1.015979  scalx
      1.024169  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
