 -1.243965603E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.296300E+00  dx in pixels
 -9.161300E+00  dy in pixels
      1.014255  scalx
      1.026147  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
