 -1.134815433E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.229032E+00  dx in pixels
 -1.572272E+01  dy in pixels
      1.013816  scalx
      1.024455  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
