 -1.222978623E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.162000E+00  dx in pixels
 -1.072510E+01  dy in pixels
      1.016525  scalx
      1.024253  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
