 -1.112476233E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.154350E+00  dx in pixels
 -1.545038E+01  dy in pixels
      1.015207  scalx
      1.022148  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
