 -1.235498433E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.586900E+00  dx in pixels
 -9.461600E+00  dy in pixels
      1.017842  scalx
      1.021868  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
