 -1.176580551E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.275800E+00  dx in pixels
 -1.197230E+01  dy in pixels
      1.017230  scalx
      1.022254  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
