 -1.196722734E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.651800E+00  dx in pixels
 -1.224150E+01  dy in pixels
      1.017093  scalx
      1.022312  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
