 -1.056556349E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.276554E+00  dx in pixels
 -1.627723E+01  dy in pixels
      1.014832  scalx
      1.022774  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
