 -1.194096949E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.722300E+00  dx in pixels
 -1.264410E+01  dy in pixels
      1.017136  scalx
      1.022395  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
