 -1.108367556E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.852321E+00  dx in pixels
 -1.521003E+01  dy in pixels
      1.014612  scalx
      1.022979  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
