 -1.185813426E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.269880E+01  dx in pixels
 -1.337740E+01  dy in pixels
      1.016890  scalx
      1.022553  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
