 -1.045104969E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.064896E+01  dx in pixels
 -1.870173E+01  dy in pixels
      1.015370  scalx
      1.022459  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
