 -1.231604969E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.429000E-01  dx in pixels
 -1.196270E+01  dy in pixels
      1.017688  scalx
      1.021846  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
