 -1.065593985E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.349265E+00  dx in pixels
 -1.810845E+01  dy in pixels
      1.015109  scalx
      1.022562  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
