 -1.233330685E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.963000E+00  dx in pixels
 -1.251770E+01  dy in pixels
      1.017454  scalx
      1.021922  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
