 -1.184779129E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.714450E+01  dx in pixels
 -1.316410E+01  dy in pixels
      1.016571  scalx
      1.022483  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
