 -1.072203856E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.251111E+00  dx in pixels
 -1.768983E+01  dy in pixels
      1.015467  scalx
      1.022202  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
