 -1.234865556E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.564700E+00  dx in pixels
 -1.275790E+01  dy in pixels
      1.017818  scalx
      1.021570  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
