 -1.343940154E-02  2.102034447E-03  1.164061784E-03  1.720340161E-03  rotation in radian
 -6.972901E-02  dx in pixels
 -5.706788E-02  dy in pixels
      1.028060  scale x
      1.030044  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
