 -1.019585156E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.308946E+00  dx in pixels
 -1.637907E+01  dy in pixels
      1.014146  scalx
      1.023583  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
