 -1.150435156E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.476800E+00  dx in pixels
 -1.284030E+01  dy in pixels
      1.016213  scalx
      1.022557  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
