 -1.110219165E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.958000E+00  dx in pixels
 -1.377460E+01  dy in pixels
      1.016782  scalx
      1.022134  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
