 -1.049452408E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.878976E+00  dx in pixels
 -1.804598E+01  dy in pixels
      1.014117  scalx
      1.024149  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
