 -1.213531008E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.773400E+00  dx in pixels
 -1.101620E+01  dy in pixels
      1.016103  scalx
      1.023162  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
