 -1.183989392E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.358700E+00  dx in pixels
 -1.227800E+01  dy in pixels
      1.016993  scalx
      1.022346  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
