 -1.026361504E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.440079E+00  dx in pixels
 -1.665564E+01  dy in pixels
      1.015901  scalx
      1.021566  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
